From eacbf5bb4d57af21c731f41251015d3b991ad490 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: guest <guest@cba7306a-a4a0-4afd-bcb4-bd19f8a24309>
Date: Fri, 30 Nov 2007 13:41:25 +0000
Subject: final version, initial import

git-svn-id: svn+ssh://mecka.net/home/svn/rtcorba-thesis@1 cba7306a-a4a0-4afd-bcb4-bd19f8a24309
---
 praes/trumpf.tex | 48 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 48 insertions(+)
 create mode 100755 praes/trumpf.tex

(limited to 'praes/trumpf.tex')

diff --git a/praes/trumpf.tex b/praes/trumpf.tex
new file mode 100755
index 0000000..9e63b1a
--- /dev/null
+++ b/praes/trumpf.tex
@@ -0,0 +1,48 @@
+\section{TRUMPF Laser}
+
+%\begin{frame}
+%\frametitle{Anwendung}
+%\begin{block}{TRUMPF-Laser}
+%\begin{itemize}
+%\item Laserlichtquelle
+%\item mehrere kW Laserlicht
+%\item optische Weichen
+%\item Lichtwellenleiterkabel - Optik
+%\item Elektronik liefert ca. 4000 Messwerte
+%\end{itemize}
+%\end{block}
+%\end{frame}
+
+\begin{frame}
+\frametitle{gepuslter Festk\"orperlaser}
+\begin{center}
+\includegraphics[height=8cm]{../img/trupulse.jpg}
+\end{center}
+\end{frame}
+
+%\begin{frame}
+%\frametitle{Anwendung}
+%\begin{block}{Anforderungen}
+%\begin{itemize}
+%\item \"Uberwachen von Sensoren - Regelungstechnik
+%\item Zuweisen von Laserlicht in Echtzeit
+%\item Sicherheit hat h\"ochste Priorit\"at
+%\end{itemize}
+%\end{block}
+%\end{frame}
+
+\begin{frame}
+\frametitle{Steuerung}
+\begin{block}{benutzte Technologien}
+\begin{itemize}
+\item Linux Kernel 2.6.18 RT\_ PREEMPT Patch
+\item C\# .NET Oberfl\"ache mit dotgnu
+\item Echtzeitprozesse (C++)
+\end{itemize}
+\end{block}
+\end{frame}
+
+\begin{frame}
+\frametitle{CPX - \emph{C}entral \emph{P}rocessor e\emph{X}tendable}
+\includegraphics[height=6cm]{../img/cpx.jpg}
+\end{frame}
-- 
cgit v1.2.3

