\section{Memory Footprints}

\begin{frame}
        \frametitle{ACE/TAO Footprint}
        \begin{block}{Arbeitsspeicher}
               akzeptabel (unter 1 MByte)
        \end{block}
	\pause
        \begin{block}{Massenspeicher}
                200 MByte Libraries, davon \\
		30 MByte f\"ur Versuche ben\"otigt
        \end{block}
\end{frame}

\begin{frame}
	\frametitle{Methoden zur Reduzierung}
	\begin{block}{statisch compilieren}
		mind. 20 MByte / Anwendung
	\end{block}
	\pause
	\begin{block}{Library subsets}
		\begin{itemize}
		\item soreduce nicht gut gewartet
		\item kaum genutzt
		\end{itemize}
		\dots keine Aussage m\"oglich
	\end{block}
\end{frame}
