\section{TRUMPF Laser}

%\begin{frame}
%\frametitle{Anwendung}
%\begin{block}{TRUMPF-Laser}
%\begin{itemize}
%\item Laserlichtquelle
%\item mehrere kW Laserlicht
%\item optische Weichen
%\item Lichtwellenleiterkabel - Optik
%\item Elektronik liefert ca. 4000 Messwerte
%\end{itemize}
%\end{block}
%\end{frame}

\begin{frame}
\frametitle{gepuslter Festk\"orperlaser}
\begin{center}
\includegraphics[height=8cm]{../img/trupulse.jpg}
\end{center}
\end{frame}

%\begin{frame}
%\frametitle{Anwendung}
%\begin{block}{Anforderungen}
%\begin{itemize}
%\item \"Uberwachen von Sensoren - Regelungstechnik
%\item Zuweisen von Laserlicht in Echtzeit
%\item Sicherheit hat h\"ochste Priorit\"at
%\end{itemize}
%\end{block}
%\end{frame}

\begin{frame}
\frametitle{Steuerung}
\begin{block}{benutzte Technologien}
\begin{itemize}
\item Linux Kernel 2.6.18 RT\_ PREEMPT Patch
\item C\# .NET Oberfl\"ache mit dotgnu
\item Echtzeitprozesse (C++)
\end{itemize}
\end{block}
\end{frame}

\begin{frame}
\frametitle{CPX - \emph{C}entral \emph{P}rocessor e\emph{X}tendable}
\includegraphics[height=6cm]{../img/cpx.jpg}
\end{frame}
