\section{weiteres Vorgehen}
\begin{frame}
	\frametitle{n\"achste Schritte}
	\begin{block}{Dokumentation}
	\begin{itemize}
	\item Grafiken und Beschreibungen zu V2, V3
	\end{itemize}
	\end{block}
	\begin{block}{QoS auf Ethernetebene}
	\begin{itemize}
	\item Integration von QoS Switches in den Versuchsaufbau
	\item Messungen mit Switch
	\end{itemize}
	\end{block}
	\begin{block}{remote Control}
	\begin{itemize}
	\item Programm zum \emph{Fernsteuern} eines Lasers
	\end{itemize}
	\end{block}
\end{frame}

\begin{frame}
	\frametitle{weitere Aspekte der DA}
	\begin{block}{ACE/TAO}
	\begin{itemize}
	\item footprint reduzieren
	\item Jitter Schwankungen bei HD Last
	\end{itemize}
	\end{block}
	\begin{block}{Untersuchung DAIS}
	\begin{itemize}
	\item Auf CORBA aufgesetzter Standard zur RT Kommunikation
	\item Treffen mit Homag, Einf\"uhrung DAIS
	\end{itemize}
	\end{block}
	\begin{block}{Untersuchung DDS}
	\begin{itemize}
	\item Standard zur RT Kommunikation
	\item Publish / Subscribe
	\end{itemize}
	\end{block}
\end{frame}
