From 4f2f7805662b0263de0305889b6e4855022d6c5e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: John Ogness <john.ogness@linutronix.de>
Date: Fri, 10 Jun 2016 15:21:40 +0200
Subject: update valgrind nachteil

I believe the old nachteil is no longer valid.
---
 application-devel/app-debugging/pres_app-debugging_de.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'application-devel/app-debugging/pres_app-debugging_de.tex')

diff --git a/application-devel/app-debugging/pres_app-debugging_de.tex b/application-devel/app-debugging/pres_app-debugging_de.tex
index 9f6c5ca..29e0b9e 100644
--- a/application-devel/app-debugging/pres_app-debugging_de.tex
+++ b/application-devel/app-debugging/pres_app-debugging_de.tex
@@ -429,7 +429,7 @@ Segmentation fault (core dumped)
 \end{alertblock}
 \begin{alertblock}{Nachteile}
 \begin{itemize}
-\item Nur bedingter ARM support (harte Abhängigkeit zu ARMv7)!!!
+\item Laufzeit sehr stark beeinflusst
 \end{itemize}
 \end{alertblock}
 \end{frame}
-- 
cgit v1.2.3

