From 4a9442bd2c70f2ef1b4bee6328499113efcde4a1 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Kurt Kanzenbach <kurt@linutronix.de>
Date: Fri, 22 Mar 2019 15:28:36 +0100
Subject: app/debugging: unify path to hello binary

For GDB sometimes the hello binary is located in /home/devel/work and sometimes
in /home/devel/jan. Unify it.

Signed-off-by: Kurt Kanzenbach <kurt@linutronix.de>
---
 application-devel/debugging-tools/pres_debugging-tools_en.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'application-devel/debugging-tools/pres_debugging-tools_en.tex')

diff --git a/application-devel/debugging-tools/pres_debugging-tools_en.tex b/application-devel/debugging-tools/pres_debugging-tools_en.tex
index 5c5b552..e76b32c 100644
--- a/application-devel/debugging-tools/pres_debugging-tools_en.tex
+++ b/application-devel/debugging-tools/pres_debugging-tools_en.tex
@@ -87,7 +87,7 @@ Breakpoint 1 at 0x400528: file hello.c, line 5.
 run the program again (now with breakpoint set)
 \begin{verbatim}
 (gdb) run
-Starting program: /home/jan/work/examples/hello
+Starting program: /home/devel/work/hello
 
 Breakpoint 1, main () at hello.c:5
 5               printf("Hello, world!\n");
-- 
cgit v1.2.3

