From 1df58f151a324dbe97f1958fafc1471ec911c629 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Holger Dengler <dengler@linutronix.de>
Date: Tue, 5 Feb 2019 12:10:44 +0100
Subject: fix various typos and wrong commands in slides

Fixes for:
- missing variable definition in Makefile
- wrong serial device in kernel parameters
- missing trace-cmd subcmd and wrong parameter (sched_switch is an
  event, not a plugin)
- missing #include in example code
- fix copy&paste leftover

Signed-off-by: Holger Dengler <dengler@linutronix.de>
Reviewed-by: Kurt Kanzenbach <kurt@linutronix.de>
---
 application-devel/embedded-devel/pres_embedded-devel_en.tex | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

(limited to 'application-devel/embedded-devel/pres_embedded-devel_en.tex')

diff --git a/application-devel/embedded-devel/pres_embedded-devel_en.tex b/application-devel/embedded-devel/pres_embedded-devel_en.tex
index 0d32d0c..e2f0698 100644
--- a/application-devel/embedded-devel/pres_embedded-devel_en.tex
+++ b/application-devel/embedded-devel/pres_embedded-devel_en.tex
@@ -685,6 +685,7 @@ clean:
 \begin{frame}[containsverbatim]
 \frametitle{Pattern Substitution}
 \begin{verbatim}
+EXE = hello
 SRC = hello.c file1.c file2.c
 OBJS = $(SRC:%.c=%.o)
 
-- 
cgit v1.2.3

