From eb84168cfbe0e53a054a4335a8a4bd4142eef70f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: John Ogness <john.ogness@linutronix.de>
Date: Fri, 31 Aug 2018 15:11:00 +0206
Subject: embedded-devel: fix loader env-var table to fit

The table showing the dynamic loader environment variables was
running off the edge of the slide. The main reason was because
the description column was too wide.

Reduce the description column width.

Signed-off-by: John Ogness <john.ogness@linutronix.de>
---
 application-devel/embedded-devel/pres_embedded-devel_en.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'application-devel/embedded-devel/pres_embedded-devel_en.tex')

diff --git a/application-devel/embedded-devel/pres_embedded-devel_en.tex b/application-devel/embedded-devel/pres_embedded-devel_en.tex
index afd91cc..0d32d0c 100644
--- a/application-devel/embedded-devel/pres_embedded-devel_en.tex
+++ b/application-devel/embedded-devel/pres_embedded-devel_en.tex
@@ -351,7 +351,7 @@ Contents of section .interp:
 
 \begin{frame}[containsverbatim]
 \frametitle{The Dynamic Loaded: Environment Variables}
-\begin{tabular}{|l|p{5cm}|}
+\begin{tabular}{|l|p{4cm}|}
 \hline
 \textbf{Environment Variable} & \textbf{Description}  \\
 \hline
-- 
cgit v1.2.3

