From 497737cfb560023d75d500fe7ea410d82d005a2d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Manuel Traut <manut@mecka.net>
Date: Tue, 18 Feb 2014 23:32:02 +0100
Subject: configpres.tex: make lstlistings readable

\tiny is not readable on a beamer;
or at least not in times of Full HD Beamers

Signed-off-by: Manuel Traut <manut@mecka.net>
---
 configpres.tex | 3 +--
 1 file changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-)

(limited to 'configpres.tex')

diff --git a/configpres.tex b/configpres.tex
index ae157c1..c2bc6e1 100644
--- a/configpres.tex
+++ b/configpres.tex
@@ -18,12 +18,11 @@
 	numbers=left,
 	stepnumber=1,
 	numbersep=5pt,
-	numberstyle=\tiny,
 	breaklines=true,
 	breakautoindent=true,
 	postbreak=\space,
 	tabsize=2,
-	basicstyle=\ttfamily\tiny,
+	basicstyle=\ttfamily\small,
 	showspaces=false,
 	showstringspaces=false,
 	extendedchars=true,
-- 
cgit v1.2.3

