From aae3247676e14f50313b849633a07b66e66fd6b1 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Manuel Traut <manut@mecka.net>
Date: Mon, 11 Mar 2013 22:58:04 +0100
Subject: vorl1 - update charts, fix build

Signed-off-by: Manuel Traut <manut@mecka.net>
---
 configpres.tex | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'configpres.tex')

diff --git a/configpres.tex b/configpres.tex
index 2d9a3ae..78925e3 100644
--- a/configpres.tex
+++ b/configpres.tex
@@ -1,7 +1,7 @@
 \documentclass{beamer}
 \mode<presentation>
 {
-	\usetheme{linutronix}
+	\usetheme{Dresden}
 }
 \usepackage{german}
 \usepackage[utf8x]{inputenc}
@@ -11,7 +11,7 @@
 \usepackage{graphicx}
 \usepackage{lxextras}
 
-\institute{Linutronix GmbH}
+\institute{Hochschule Ravensburg-Weingarten}
 \definecolor{lbcolor}{RGB}{255,210,150}
 \lstset{
 	language=C++,
-- 
cgit v1.2.3

