From 2958992573218a7830bbf9246edf8df3abfee777 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: John Ogness <john.ogness@linutronix.de>
Date: Tue, 30 Jan 2018 22:39:51 -0600
Subject: kernel-tracking: avoid unnecessary line split

Don't split lines that will fit in the slide.

Signed-off-by: John Ogness <john.ogness@linutronix.de>
---
 kernel-devel/kernel-tracing/pres_kernel-tracing_en.tex | 3 +--
 1 file changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-)

(limited to 'kernel-devel/kernel-tracing/pres_kernel-tracing_en.tex')

diff --git a/kernel-devel/kernel-tracing/pres_kernel-tracing_en.tex b/kernel-devel/kernel-tracing/pres_kernel-tracing_en.tex
index 859d8c5..9dcd1e6 100644
--- a/kernel-devel/kernel-tracing/pres_kernel-tracing_en.tex
+++ b/kernel-devel/kernel-tracing/pres_kernel-tracing_en.tex
@@ -124,8 +124,7 @@ field:pid_t prev_pid;
 field:int prev_prio;
 field:long prev_state;
 [...]
-$ echo 'next_comm == bash' \
-    > events/sched/sched_switch/filter
+$ echo 'next_comm == bash' > events/sched/sched_switch/filter
 $ echo 1 > events/sched/sched_switch/enable
 $ echo 1 > tracing_on
 $ cat trace
-- 
cgit v1.2.3

