From 1df58f151a324dbe97f1958fafc1471ec911c629 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Holger Dengler <dengler@linutronix.de>
Date: Tue, 5 Feb 2019 12:10:44 +0100
Subject: fix various typos and wrong commands in slides

Fixes for:
- missing variable definition in Makefile
- wrong serial device in kernel parameters
- missing trace-cmd subcmd and wrong parameter (sched_switch is an
  event, not a plugin)
- missing #include in example code
- fix copy&paste leftover

Signed-off-by: Holger Dengler <dengler@linutronix.de>
Reviewed-by: Kurt Kanzenbach <kurt@linutronix.de>
---
 linux-basics/filesystems/frm_filesystem_org.tex | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'linux-basics/filesystems/frm_filesystem_org.tex')

diff --git a/linux-basics/filesystems/frm_filesystem_org.tex b/linux-basics/filesystems/frm_filesystem_org.tex
index 9694766..d3d7e28 100644
--- a/linux-basics/filesystems/frm_filesystem_org.tex
+++ b/linux-basics/filesystems/frm_filesystem_org.tex
@@ -189,7 +189,7 @@ lrwxrwxrwx   1    15 symlink_abs -> /home/user/file
 \item more details: see \textbf{Linux Userspace-to-Kernel API}
 \end{itemize}
 \bigskip
-\begin{beamerboxesrounded}[shadow=true]{Listing: Hard Links}
+\begin{beamerboxesrounded}[shadow=true]{Listing: Device Nodes}
 \begin{scriptsize}
 \begin{verbatim}
 crw-r--r--   1 4, 65 devicenode_character
@@ -209,7 +209,7 @@ brw-r--r--   1 8,  0 devicenode_block
 \item socket: UNIX domain socket
 \end{itemize}
 \bigskip
-\begin{beamerboxesrounded}[shadow=true]{Listing: Hard Links}
+\begin{beamerboxesrounded}[shadow=true]{Listing: Pipe and Socket}
 \begin{scriptsize}
 \begin{verbatim}
 srwxr-xr-x   1     0 socket
-- 
cgit v1.2.3

