\documentclass{beamer}
\usetheme{linutronix}
\usepackage{german}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{pgf}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{lxextras}

\title{Kernel-Grundlagen}
\institute{Linutronix GmbH}

\begin{document}

\maketitle


% ----- Slide ------------------
\begin{frame}
\frametitle{Kernel-Eigenschaften}
\end{frame}

% ----- Slide ------------------
\begin{frame}
\frametitle{Aufbau des Kernels}
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{images/Subsystems.png}
\end{frame}

% ----- Slide ------------------
\begin{frame}
\frametitle{Kernel Maintainer}
\end{frame}

% ----- Slide ------------------
\begin{frame}
\frametitle{Entwicklungsprozess}
\end{frame}

% ----- Slide ------------------
\begin{frame}
\frametitle{Kernel-Konfiguration}
\end{frame}


\end{document}
